From 132e0e824b85c939fecfde6903718079756f9c61 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Fred Drake <fdrake@acm.org>
Date: Fri, 22 Nov 2002 14:22:49 +0000
Subject: Use False instead of 0.

---
 Lib/SocketServer.py | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/Lib/SocketServer.py b/Lib/SocketServer.py
index 1928ad2..4437581 100644
--- a/Lib/SocketServer.py
+++ b/Lib/SocketServer.py
@@ -451,7 +451,7 @@ class ThreadingMixIn:
 
     # Decides how threads will act upon termination of the
     # main process
-    daemon_threads = 0
+    daemon_threads = False
 
     def process_request_thread(self, request, client_address):
         """Same as in BaseServer but as a thread.
-- 
cgit v0.12

