From a0abb24729dd3689d75ff89e7f73fa0f79d580e0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "Andrew M. Kuchling" <amk@amk.ca>
Date: Wed, 1 Jun 2005 23:31:18 +0000
Subject: [Bug #1105706] Use correct name for constant

---
 Doc/lib/libcurses.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/Doc/lib/libcurses.tex b/Doc/lib/libcurses.tex
index d7fe79b..8652dee 100644
--- a/Doc/lib/libcurses.tex
+++ b/Doc/lib/libcurses.tex
@@ -635,8 +635,8 @@ can \emph{not} be used.  The defaults are listed in this table:}
   \lineiii{bs}{Bottom}{\constant{ACS_HLINE}}
   \lineiii{tl}{Upper-left corner}{\constant{ACS_ULCORNER}}
   \lineiii{tr}{Upper-right corner}{\constant{ACS_URCORNER}}
-  \lineiii{bl}{Bottom-left corner}{\constant{ACS_BLCORNER}}
-  \lineiii{br}{Bottom-right corner}{\constant{ACS_BRCORNER}}
+  \lineiii{bl}{Bottom-left corner}{\constant{ACS_LLCORNER}}
+  \lineiii{br}{Bottom-right corner}{\constant{ACS_LRCORNER}}
 \end{tableiii}
 \end{methoddesc}
 
-- 
cgit v0.12

