From dc19f0966195c711407cb710225cab55ba1f4be9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Guido van Rossum <guido@python.org>
Date: Tue, 22 May 2007 18:01:30 +0000
Subject: There's no need to default file to sys.stdout -- print(file=None)
 already selects sys.stdout.

---
 Lib/zipfile.py | 2 --
 1 file changed, 2 deletions(-)

diff --git a/Lib/zipfile.py b/Lib/zipfile.py
index 6cff722..2fb1ea5 100644
--- a/Lib/zipfile.py
+++ b/Lib/zipfile.py
@@ -711,8 +711,6 @@ class ZipFile:
 
     def printdir(self, file=None):
         """Print a table of contents for the zip file."""
-        if file is None:
-            file = sys.stdout
         print("%-46s %19s %12s" % ("File Name", "Modified    ", "Size"),
               file=file)
         for zinfo in self.filelist:
-- 
cgit v0.12

