From 7d66b00f293875c505e704ad9171ba1bd20c3c19 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Tim Peters <tim.peters@gmail.com>
Date: Sun, 10 Jul 2005 20:37:51 +0000
Subject: Whitespace normalization.

---
 Tools/bgen/bgen/bgenBuffer.py           | 30 +++++++++++++++---------------
 Tools/bgen/bgen/bgenGenerator.py        |  4 ++--
 Tools/bgen/bgen/bgenHeapBuffer.py       |  4 ++--
 Tools/bgen/bgen/bgenObjectDefinition.py |  2 +-
 Tools/bgen/bgen/bgenType.py             | 10 +++++-----
 Tools/bgen/bgen/bgenVariable.py         |  6 +++---
 Tools/bgen/bgen/scantools.py            |  2 +-
 7 files changed, 29 insertions(+), 29 deletions(-)

diff --git a/Tools/bgen/bgen/bgenBuffer.py b/Tools/bgen/bgen/bgenBuffer.py
index a07e8f0..2d3209e 100644
--- a/Tools/bgen/bgen/bgenBuffer.py
+++ b/Tools/bgen/bgen/bgenBuffer.py
@@ -41,23 +41,23 @@ class FixedInputOutputBufferType(InputOnlyType):
     def getArgDeclarations(self, name, reference=False, constmode=False):
         if reference:
             raise RuntimeError, "Cannot pass buffer types by reference"
-        return (self.getBufferDeclarations(name, constmode) + 
+        return (self.getBufferDeclarations(name, constmode) +
                 self.getSizeDeclarations(name))
 
     def getBufferDeclarations(self, name, constmode=False):
         return self.getInputBufferDeclarations(name, constmode) + \
-        	self.getOutputBufferDeclarations(name, constmode)
+                self.getOutputBufferDeclarations(name, constmode)
 
     def getInputBufferDeclarations(self, name, constmode=False):
-    	if constmode:
-    		const = "const "
-    	else:
-    		const = ""
+        if constmode:
+            const = "const "
+        else:
+            const = ""
         return ["%s%s *%s__in__" % (const, self.datatype, name)]
 
     def getOutputBufferDeclarations(self, name, constmode=False):
-    	if constmode:
-    		raise RuntimeError, "Cannot use const output buffer"
+        if constmode:
+            raise RuntimeError, "Cannot use const output buffer"
         return ["%s %s__out__[%s]" % (self.datatype, name, self.size)]
 
     def getSizeDeclarations(self, name):
@@ -194,21 +194,21 @@ class StructInputOutputBufferType(FixedInputOutputBufferType):
         self.typeName = self.type = type
 
     def getInputBufferDeclarations(self, name, constmode=False):
-    	if constmode:
-    		const = "const "
-    	else:
-    		const = ""
+        if constmode:
+            const = "const "
+        else:
+            const = ""
         return ["%s%s *%s__in__" % (const, self.type, name)]
 
     def getSizeDeclarations(self, name):
         return []
-        
+
     def getAuxDeclarations(self, name):
         return ["int %s__in_len__" % (name)]
 
     def getOutputBufferDeclarations(self, name, constmode=False):
-    	if constmode:
-    		raise RuntimeError, "Cannot use const output buffer"
+        if constmode:
+            raise RuntimeError, "Cannot use const output buffer"
         return ["%s %s__out__" % (self.type, name)]
 
     def getargsArgs(self, name):
diff --git a/Tools/bgen/bgen/bgenGenerator.py b/Tools/bgen/bgen/bgenGenerator.py
index 7311ddc..0cf4002 100644
--- a/Tools/bgen/bgen/bgenGenerator.py
+++ b/Tools/bgen/bgen/bgenGenerator.py
@@ -32,7 +32,7 @@ class BaseFunctionGenerator:
 
     def checkgenerate(self):
         return True
-        
+
     def generate(self):
         if not self.checkgenerate():
             return
@@ -234,7 +234,7 @@ class FunctionGenerator(BaseFunctionGenerator):
             return "%s = " % self.rv.name
         else:
             return ""
-            
+
     def checkit(self):
         for arg in self.argumentList:
             arg.errorCheck()
diff --git a/Tools/bgen/bgen/bgenHeapBuffer.py b/Tools/bgen/bgen/bgenHeapBuffer.py
index c9c4232..002a260 100644
--- a/Tools/bgen/bgen/bgenHeapBuffer.py
+++ b/Tools/bgen/bgen/bgenHeapBuffer.py
@@ -17,8 +17,8 @@ class HeapInputOutputBufferType(FixedInputOutputBufferType):
         FixedInputOutputBufferType.__init__(self, "0", datatype, sizetype, sizeformat)
 
     def getOutputBufferDeclarations(self, name, constmode=False):
-    	if constmode:
-    		raise RuntimeError, "Cannot use const output buffer"
+        if constmode:
+            raise RuntimeError, "Cannot use const output buffer"
         return ["%s *%s__out__" % (self.datatype, name)]
 
     def getargsCheck(self, name):
diff --git a/Tools/bgen/bgen/bgenObjectDefinition.py b/Tools/bgen/bgen/bgenObjectDefinition.py
index da86c75..6fc65ad 100644
--- a/Tools/bgen/bgen/bgenObjectDefinition.py
+++ b/Tools/bgen/bgen/bgenObjectDefinition.py
@@ -220,7 +220,7 @@ class ObjectDefinition(GeneratorGroup):
         Output("""Py_INCREF(&%s);""", self.typename)
         Output("PyModule_AddObject(m, \"%s\", (PyObject *)&%s);", self.name, self.typename);
         self.outputTypeObjectInitializerCompat()
-        
+
     def outputTypeObjectInitializerCompat(self):
         Output("/* Backward-compatible name */")
         Output("""Py_INCREF(&%s);""", self.typename);
diff --git a/Tools/bgen/bgen/bgenType.py b/Tools/bgen/bgen/bgenType.py
index 3cbd18f..f47d8ce 100644
--- a/Tools/bgen/bgen/bgenType.py
+++ b/Tools/bgen/bgen/bgenType.py
@@ -47,7 +47,7 @@ class Type:
         type, such as helper variables used to hold sizes, etc. These declarations
         are not part of the C/C++ function call interface."""
         return []
-        
+
     def getargs(self):
         return self.getargsFormat(), self.getargsArgs()
 
@@ -68,10 +68,10 @@ class Type:
 
     def getargsPreCheck(self, name):
         """Perform any actions needed before calling getargs().
-        
+
         This could include declaring temporary variables and such.
         """
-    
+
     def getargsCheck(self, name):
         """Perform any needed post-[new]getargs() checks.
 
@@ -133,10 +133,10 @@ class Type:
 
     def mkvaluePreCheck(self, name):
         """Perform any actions needed before calling mkvalue().
-        
+
         This could include declaring temporary variables and such.
         """
-    
+
     def cleanup(self, name):
         """Clean up if necessary.
 
diff --git a/Tools/bgen/bgen/bgenVariable.py b/Tools/bgen/bgen/bgenVariable.py
index ef0e6d2..07679f8 100644
--- a/Tools/bgen/bgen/bgenVariable.py
+++ b/Tools/bgen/bgen/bgenVariable.py
@@ -48,10 +48,10 @@ class Variable:
     def getArgDeclarations(self, constmode=False):
         refmode = (self.flags & RefMode)
         if constmode:
-        	constmode = (self.flags & ConstMode)
+            constmode = (self.flags & ConstMode)
         return self.type.getArgDeclarations(self.name,
-        	reference=refmode, constmode=constmode)
-    
+                reference=refmode, constmode=constmode)
+
     def getAuxDeclarations(self):
         return self.type.getAuxDeclarations(self.name)
 
diff --git a/Tools/bgen/bgen/scantools.py b/Tools/bgen/bgen/scantools.py
index 777a7dc..4cf1cf9 100644
--- a/Tools/bgen/bgen/scantools.py
+++ b/Tools/bgen/bgen/scantools.py
@@ -626,7 +626,7 @@ if missing: raise "Missing Types"
 
     def destination(self, type, name, arglist):
         return "FunctionGenerator", "functions"
-        
+
     def generatemodifiers(self, classname, name, modifiers):
         pass
 
-- 
cgit v0.12

