From 1dce09da610941d56b9392cb77a87fccfd58083c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Barry Warsaw <barry@python.org>
Date: Fri, 25 Aug 2000 19:53:51 +0000
Subject: Group consensus is that supporting alternative locale categories is
 useless.  So the test of the dcgettext() function is removed.

---
 Lib/test/test_gettext.py | 6 ------
 1 file changed, 6 deletions(-)

diff --git a/Lib/test/test_gettext.py b/Lib/test/test_gettext.py
index 465030b..5006fff 100644
--- a/Lib/test/test_gettext.py
+++ b/Lib/test/test_gettext.py
@@ -43,12 +43,6 @@ gettext message catalog library.''')
 
     print gettext.dgettext('gettext', 'nudge nudge')
 
-    # dcgettext
-    ##import locale
-    ##if gettext.dcgettext('gettext', 'nudge nudge',
-    ##                     locale.LC_MESSAGES) <> 'wink wink':
-    ##    print _('dcgettext failed')
-
     # test the alternative interface
     fp = open(os.path.join(mofile), 'rb')
     t = gettext.GNUTranslations(fp)
-- 
cgit v0.12

