From 911ec188c827d429d440eb2b6d2e10b17f2cc64f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Guido van Rossum <guido@python.org>
Date: Sun, 28 Jun 1998 17:00:19 +0000
Subject: # Added missing semicolon (was #ifdef'ed out in edit on Windows).

---
 Modules/signalmodule.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/Modules/signalmodule.c b/Modules/signalmodule.c
index 2c8d844..d97aa83 100644
--- a/Modules/signalmodule.c
+++ b/Modules/signalmodule.c
@@ -174,7 +174,7 @@ signal_alarm(self, args)
 static char alarm_doc[] =
 "alarm(seconds)\n\
 \n\
-Arrange for SIGALRM to arrive after the given number of seconds."
+Arrange for SIGALRM to arrive after the given number of seconds.";
 #endif
 
 #ifdef HAVE_PAUSE
-- 
cgit v0.12

