From e785fbcfa7f25feaf3673b9666a80d786e46448c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Guido van Rossum <guido@python.org>
Date: Wed, 4 Mar 1992 16:41:24 +0000
Subject: Allow NEWLINE* after eval input.

---
 Grammar/Grammar | 5 ++++-
 1 file changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/Grammar/Grammar b/Grammar/Grammar
index a93d3e2..84f2898 100644
--- a/Grammar/Grammar
+++ b/Grammar/Grammar
@@ -2,6 +2,9 @@
 
 # Change log:
 
+# 27-Feb-92:
+#	Allow NEWLINE* after eval input
+
 # 16-Jan-92:
 #	Added '*' as alternative for '+' in varargs syntax
 #	(Not sure which alternative is better yet.)
@@ -62,7 +65,7 @@
 single_input: NEWLINE | simple_stmt | compound_stmt NEWLINE
 file_input: (NEWLINE | stmt)* ENDMARKER
 expr_input: testlist NEWLINE
-eval_input: testlist ENDMARKER
+eval_input: testlist NEWLINE* ENDMARKER
 
 funcdef: 'def' NAME parameters ':' suite
 parameters: '(' [varargslist] ')'
-- 
cgit v0.12

