From ea271f2d5e38129b45f798a9e883cdc1e47f8b31 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "Andrew M. Kuchling" <amk@amk.ca>
Date: Wed, 7 Jul 2004 14:19:09 +0000
Subject: [Bug #982806] The default argument for opening GDBM files is bogus. 
 Patch #984672 by James Lamanna

---
 Modules/gdbmmodule.c | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/Modules/gdbmmodule.c b/Modules/gdbmmodule.c
index accf438..03e664d 100644
--- a/Modules/gdbmmodule.c
+++ b/Modules/gdbmmodule.c
@@ -434,7 +434,7 @@ static PyObject *
 dbmopen(PyObject *self, PyObject *args)
 {
     char *name;
-    char *flags = "r ";
+    char *flags = "r";
     int iflags;
     int mode = 0666;
 
-- 
cgit v0.12

