From 1def4fafe2c9bb5edd594939d8cce831b51e0710 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Martin=20v=2E=20L=C3=B6wis?= <martin@v.loewis.de>
Date: Fri, 14 Jul 2006 12:10:09 +0000
Subject: Add debug output to analyse buildbot failure.

---
 PCbuild/build_ssl.bat | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

diff --git a/PCbuild/build_ssl.bat b/PCbuild/build_ssl.bat
index 14f4871..7065bb2 100644
--- a/PCbuild/build_ssl.bat
+++ b/PCbuild/build_ssl.bat
@@ -1,4 +1,5 @@
 @echo off
+cd
 if not defined HOST_PYTHON set HOST_PYTHON=python
 %HOST_PYTHON% build_ssl.py %1 %2
 
-- 
cgit v0.12

