From 6222d76952c42ec6b7134b51bf242d41a0b972bd Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Victor Stinner <victor.stinner@gmail.com>
Date: Tue, 12 Jun 2012 23:04:11 +0200
Subject: Fix test_time for adjusted/adjustable changes

---
 Lib/test/test_time.py | 8 ++------
 1 file changed, 2 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/Lib/test/test_time.py b/Lib/test/test_time.py
index bd72af5..9ea8f0c 100644
--- a/Lib/test/test_time.py
+++ b/Lib/test/test_time.py
@@ -31,8 +31,7 @@ class TimeTestCase(unittest.TestCase):
         time.time()
         info = time.get_clock_info('time')
         self.assertFalse(info.monotonic)
-        if sys.platform != 'win32':
-            self.assertTrue(info.adjustable)
+        self.assertTrue(info.adjustable)
 
     def test_clock(self):
         time.clock()
@@ -371,10 +370,7 @@ class TimeTestCase(unittest.TestCase):
 
         info = time.get_clock_info('monotonic')
         self.assertTrue(info.monotonic)
-        if sys.platform == 'linux':
-            self.assertTrue(info.adjustable)
-        else:
-            self.assertFalse(info.adjustable)
+        self.assertFalse(info.adjustable)
 
     def test_perf_counter(self):
         time.perf_counter()
-- 
cgit v0.12

