From 7a9953edfbbd51dbda60ab31c0e5db5eea968b53 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Benjamin Peterson <benjamin@python.org>
Date: Fri, 12 Oct 2012 11:44:19 -0400
Subject: skip if __doc__ is gone

---
 Lib/test/test_timeit.py | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

diff --git a/Lib/test/test_timeit.py b/Lib/test/test_timeit.py
index eb3b1a1..625fb8d 100644
--- a/Lib/test/test_timeit.py
+++ b/Lib/test/test_timeit.py
@@ -250,6 +250,7 @@ class TestTimeit(unittest.TestCase):
         s = self.run_main(seconds_per_increment=60.0, switches=['-r-5'])
         self.assertEqual(s, "10 loops, best of 1: 60 sec per loop\n")
 
+    @unittest.skipIf(sys.flags.optimize >= 2, "need __doc__")
     def test_main_help(self):
         s = self.run_main(switches=['-h'])
         # Note: It's not clear that the trailing space was intended as part of
-- 
cgit v0.12

