From 1f10671fc809ffe44dbad4652a0ee651f5434e77 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Martin Panter <vadmium+py@gmail.com>
Date: Sun, 29 Jan 2017 23:33:27 +0000
Subject: Issue #11670: readfp(fp) parameter name is different to read_file(f)

---
 Doc/library/configparser.rst | 12 ++++++------
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/Doc/library/configparser.rst b/Doc/library/configparser.rst
index 8d141a2..e09562d 100644
--- a/Doc/library/configparser.rst
+++ b/Doc/library/configparser.rst
@@ -1161,20 +1161,20 @@ ConfigParser Objects
          Use :meth:`read_file` instead.
 
       .. versionchanged:: 3.2
-         :meth:`readfp` now iterates on *f* instead of calling ``f.readline()``.
+         :meth:`readfp` now iterates on *fp* instead of calling ``fp.readline()``.
 
       For existing code calling :meth:`readfp` with arguments which don't
       support iteration, the following generator may be used as a wrapper
       around the file-like object::
 
-         def readline_generator(f):
-             line = f.readline()
+         def readline_generator(fp):
+             line = fp.readline()
              while line:
                  yield line
-                 line = f.readline()
+                 line = fp.readline()
 
-      Instead of ``parser.readfp(f)`` use
-      ``parser.read_file(readline_generator(f))``.
+      Instead of ``parser.readfp(fp)`` use
+      ``parser.read_file(readline_generator(fp))``.
 
 
 .. data:: MAX_INTERPOLATION_DEPTH
-- 
cgit v0.12

